Folder A7
4 Seiten
Offen: 148 x 105 mm
Geschlossen: 74 x 105 mm
Druckfläche: 154 x 111 mm
Anschnitt / Beschnitt: 3 mm
Endprodukt: 74 x 105 mm
www.plakatiger.de

Vorderseite

74 mm

Seite 4

Rückseite

Seite 1

Seite 2

Seite 3